GND

Prog

+5V

+5V

+3.3V

0

2

15

13

18

12

14

U2

U3

Q2

Q1

C5

R9

R10

R11

C7

R7 R6 C6

C8

C4

R4

R2

R1

D3

D2

D1

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

CON1

R5

P1

SW1

C9

C10

C3

C1

C2

U1

W1

W2

P2

FB1